0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

α_{max} (G_∞ =0.1, n = 4)

Free energy/(G 0[E(t)] 2)

Exponential histories

Minimum free energy Intermediate free energy(1) Intermediate free energy(2) Maximum free energy